##base _VirtualMemBase
##bias 30
##public
CreateVMem(size,flags,pri,virtualflags)(d0,d1,d2,d3)
RemoveVMem(handle)(a0)
LockVMem(handle)(a0)
UnlockVMem(handle)(a0)
PageIn(handle)(a0)
PageOut(handle)(a0)
ChangeVMemPri(handle,newpri)(a0,d0)
FlushVMem(attrs)(d1)
MakeVMem(memory,size,flags,virtualflags)(a0,d0,d1,d3)
GetVMemInfo(info)(a0)
AutoAdjustPri(objects)(a0)
##end
